# Информация об авторе

Константин Михайлович Айбулат

(по документам: Константин Михайлович Розен, имя при рождении: Озебай Айбулат) -- русский поэт, видимо, чеченского происхождения. Воспитывался в семье барона М. К. Розена. Крещен в Варшаве в 1826 г., крестным отцом его был великий князь Константин Павлович.