# Информация об авторе

Август Альквист

(полное имя Карл А́вгуст Э́нгельберкт Альквист -- швед. Karl August Engelbrekt Ahlqvist, литературный псевдоним А. Оксанен -- A. Oksanen) -- русский и финский поэт шведского происхождения, филолог, исследователь финно-угорских языков, ректор Императорского Александровского университета (1884-1887).