# Таблица умножения морских сил Британии

Аноним Английская_литература

## Таблица умножения морских сил Британии


Боч.1


Оф. и матр.


Морские силы, высланные королевой Елизаветой в 1588 году против непобедимой Испанской Армады состояли из


31 985


15 272


При Вильгельме III в 1686 году было


101 032


В 1704 году, через 2 года по восшествии на престол королевы Анны


104 745


41 000


В 1727 году при Георге II


170 862


В 1760 году, в начале царствования Георга III


300 416


В 1800 году


790 950


130 000


И так в правление нынешнего короля силы англичан умножились 490 434 бочками, и 89 000 матросов и офицеров.

1 Бочка содержит в себе обыкновенно 200 фунтов груза, или 20 центнеров.


-----


Таблица умножения морских сил Британии // Вестн. Европы. -- 1802. -- Ч.1, N 1. -- С.100.