# Информация об авторе

Анна Митрофановна Аничкова

(урожденная Авинова; псевдоним Иван Странник, Ivan Strannik; 1868--1935) -- русско-французская писательница, литературный критик и переводчица. Успешно переводила М. Горького на французский язык, советскую литературу на английский язык.