# Информация об авторе

Владимир Александрович Азов

(Азов - псевдоним, настоящая фамилия - Ашкенази) - русский писатель, фельетонист, театральный критик, сотрудник "Сатирикона". В 1926 (или 1928) году эмигрировал во Францию. Как год смерти указывают два: 1941 или 1948.