# Информация об авторе

Эдуард Георгиевич Багрицкий

(настоящая фамилия - Дзю́бин (Дзюбан)) - советский поэт. Примыкал к "одесской волне" советской литературы (И. Бабель, В. Катаев, И. Ильф и Е. Петров). Умер от хронической астмы.