# Corporale

Николай Иванович Барсов

Corporale (от corpus -- тело) -- у католиков название плата, развернутого на престоле, на который поставляются св. дары во время литургии; то же, что у православных -- илитон (см.). В римской церкви эта пелена вошла в употребление при литургии еще до папы Сильвестра (ок. 314), который установил (акты II римского собора 324 г.), чтобы она не делалась ни из шелка, ни из какой-либо цветной материи, так как в таком случае она не походила бы на пелены, которыми обвит был И. X. В древности С. было очень велико, покрывало почти весь престол и концами свешивалось по сторонам его, так что раскрывали его не менее как два дьякона. В древности С. носил также название palla.


Н. Б--в.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона