# Дарохранительница

Николай Иванович Барсов

Дарохранительница -- один из главных свящ. сосудов, находящихся в алтаре правосл. церк. В ней хранятся св. дары, т. н. запасные и преждеосвященные (см. "Дары святые"). Она должна быть изготовлена из золота или серебра и только в крайнем случае может быть оловянная; тогда под св. дары должна быть подстилаема чистая бумага. Д. должна быть всегда покрытой и храниться непременно в алтаре на престоле. Кроме священника и дьякона, никто не должен касаться этого св. сосуда.


Н. Б.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. X (1893): Давенпорт -- Десмин, с. 146