# Дароносица

Николай Иванович Барсов

Дароносица -- название (в православной церк.) переносного священного сосуда, в котором хранятся запасные св. дары (см. "Дары святые"). Д., имеющая в себе св. дары, должна быть хранима непременно в алтаре церк., на престоле. При изнесении ее из храма для причащения больного она влагается в особую сумку, шелковую или бархатную, с нашитым на ней с передней стороны крестом и с прикрепленной к ней, надеваемой священником на шею лентой, так что Д. носится священником не в руках, а на груди. Священника при этом обязательно должен сопровождать причетник.


Н. Б.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. X (1893): Давенпорт -- Десмин, с. 146