# Игумен, настоятель монастыря

Николай Иванович Барсов

Игумен (греч. -- предводительствующий) -- название начальственного лица в монастыре, в древности всякого монастыря, по штатам 1764 г. в России -- монастыря третьеклассного. Начальственные права и должностные обязанности его те же, какие имеет всякий настоятель монастыря. Отличие его от архимандрита (настоятеля монастыря первоклассного и второклассного) лишь в том, что при богослужениях он облачается в простую монашескую мантию и набедренник, тогда как архимандрит облачается в мантию с "скрижалями", наперсный крест, палицу и митру.


Н. Б.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XIIa (1894): Земпер -- Имидокислоты, с. 794