# Илитон

Николай Иванович Барсов

Илитон(Έιλητόν -- буквально обвертка) -- четырехугольный плат из шелковой или льняной материи, в который обвертывается антиминс. И. должен быть величиною или равен антиминсу или -- несколько более. Он изображает собою пелены, которыми обвернут был И. Христос по рождении, а также плащаницу, которой обвито было тело его во гробе.


Н. Б.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XIIa (1894): Земпер -- Имидокислоты, с. 919