# Индития

Николай Иванович Барсов

Индития (ἐνδύτη -- одежда) -- наружная одежда престола в алтаре правосл. храма, надеваемая поверх срачицы; она должна быть более или менее блестящей и украшенной, так как знаменует собой славу престола Божия.


Н. Б.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XIII (1894): Имидоэфиры -- Историческая школа, с. 81