# Канонический возраст

Николай Иванович Барсов

Канонический возраст -- согласный с церковными канонами (см.), ими установленный возраст для вступления в брак (см. Брак), в монашество (см. Духовенство) и в священнослужители. Древними соборами постановлено, чтобы в священники поставлять лишь лиц, имеющих не менее 30 л., а в диаконы -- 25 л. В русской церкви соборами Владимирским (XIII в.) и Стоглавым для вступления в священники назначен 30-летний возраст, а в диаконы -- 28-летний. В 1869 г. подтверждено новым указом Синода, чтобы в священники поставлять "по возможности" лиц, имеющих не менее 30 л., а в диаконы -- 25 л. Слова "по возможности", значащиеся в указе, служат основанием, по которому весьма часто в священники ныне поставляются лица значительно моложе 30 л.


Н. Б--в.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XIV (1895): Калака -- Кардам, с. 305