# Клеоник

Николай Иванович Барсов

Клеоник (Новгородов) -- архимандрит одного из московских монастырей, умер около 1736 г. Он был духовником царицы Евдокии Федоровны, первой жены Петра I, во время заточения ее в Шлиссельбургской крепости, и пользовался ее благоволением. Когда, по воцарении Петра II, царица Евдокия переселилась в Москву, где ей были возвращены все атрибуты царского достоинства, Меньшиков, через К., сын которого был одним из его секретарей, пытался приобрести благосклонность царицы, но безуспешно. См. "Описание дел синодального архива" (т. VIII).


Н. Б--в.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрон, т. XV (1895): Керосин -- Коайе, с. 361