# Ключарь

Николай Иванович Барсов

Ключарь -- должностное лицо при соборных церквях, в особенности при кафедральных соборах, из состоящих при них священников или протоиереев; занимает первое место после настоятеля. Обязанность его состоять в наблюдении за целостью всех церковных вещей и распоряжение ими для богослужебного употребления; он ведет им опись и хранит ключи от помещений, в которых находятся утварь, священные сосуды, ризница. На него же возлагается наблюдение за порядком богослужения в соборе.


Н. Б--в.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XV (1895): Керосин -- Коайе, с. 443--444