# Лангрские церковные соборы

Николай Иванович Барсов

Лангрские церковные соборы -- бывшие в г. Лангре (Langres), во Франции. Всех этих соборов, начиная с первого, бывшего в 830 г. и оканчивая последним, бывшим в 1845 г., насчитывается 25. Как и другие областные соборы во Франции, Л. соборы занимались вопросами церковной дисциплины, отношениями местной церкви к органам власти государственной и к частным лицам (в этом отношении особенно замечателен Л. собор 859 г.), а также еретическими и сектантскими движениями. Подробнее о Л. соборах см. Migne, "Encyclopädie theologique", t. XIII ("Dictionnaire de conciles").


Н. Б--в.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XVII (1896): Култагой -- Лед, с. 320--321