# Памфилов Иоанн Иоаннович

Николай Иванович Барсов

Памфилов (Иоанн Иоаннович, ум. в 1794 г.) -- духовник императрицы Екатерины II. Сын московского священника, он воспитывался в вологодской семинарии, из которой перемещен в семинарию Александро-Невскую, оттуда, не доучившись, вышел в диаконы, а потом перемещен в священники (в 1745 г.) церкви Успения, что в Печатниках, в Москве. В 1752 г. П. перемещен в СПб. к морской Николаевской церкви, от которой в 1770 г. переведен к моск. Благовещенскому собору протопресвитером, а в 1772 г. лично императрицей назначен членом синода. Избрание его в духовники самой императрицей объясняется его ученостью, живостью характера и склонностью к западной образованности. Ученость его признала и Академия наук, избравшая его в свои члены и привлекшая его к участию в составлении Словаря русского языка. Латинским языком он владел, как своим природным. См. "Из бумаг П.; письма и пр." ("Русский Архив", 1871); Хитрово, "Белое духовенство в XVIII стол." ("Странник", 1897, No 2).


Н. Б--в.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона