# Радость всех скорбящих

Николай Иванович Барсов

Радость всех скорбящих -- название, усвояемое православными Богоматери вообще и в частности ее иконе, одной из особенно чтимых, называемой "икона Божией Матери, всех скорбящих радости". Происхождение иконы очень древнее. Известной она сделалась в Москве во 2-й половине XVII в., где первоначально находилась в кладовой московской Преображенской церкви на Ордынке, а позже поставлена в ее трапезе. Повсеместно известной она сделалась после того, как через нее получила исцеление от тяжкого недуга сестра всероссийского патриарха Иоакима Евфимия Панина (1688). В 1711 г. по желанию вел. кн. Наталии Алексеевны икона перенесена в СПб., в церковь Воскресения Христова, устроенную во дворце царевны, а потом в особую церковь, называвшуюся Воскресенской, а в 1818 г. переименованную в церковь Скорбящей Божьей Матери (на углу Воскресенского просп. и Шпалерной). 1863 г. издан особый "акафист св. Богородице всех скорбящих радости". См. "Историко-статист. сведения о спб. епархии" (т. V, 1876).


Н. Б--в.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона