# Вероника, род растений

Андрей Николаевич Бекетов

Вероника (Veronica) -- род растений из семейства норичниковых (см. это сл.). Сюда относятся многолетние или однолетние травы, редко кустарнички. Цветы небольшие, расположенные часто кистями. Чашечка остается при коробчатом плодике, а нежный, сростнолепестной венчик отпадает целиком. Он очень часто голубого, разных оттенков цвета, кажется 4-лепестным, хотя состоит из 5 сросшихся лепестков, тычинки 2. Видов около 160, распространенных в умеренных странах обоих полушарий; в тропических странах мало, немного и в Америке. У нас до 60 видов, иные идут далеко на Север. Почти все изящны, многие разводятся в садах на открытом воздухе, таковы из наших: V. spicata -- с длинными и плотными кистями голубых цветов, а у некоторых пород и белых; V. incana -- с седыми листьями, V. chamaedris -- с легкими чисто-голубыми цветочками и пр. Так как большая часть видов этого рода очень выносливы и могут хорошо выдерживать даже жесткую почву, то они очень удобны для украшения рабаток, для обвода клумб и даже для скалистых холмиков. Разводятся делением и побегами.


А. Б.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. VI (1892): Венцано -- Винона, с. 46