# Ночная фиалка

Андрей Николаевич Бекетов

Ночная фиалка -- Так называют в садоводстве (в переводе с нем. Nachtviole) разные виды рода Hesperis. Это многолетние травы из семейства крестоцветных. Самый известный вид H. matronalis. Многолетняя пушистая трава, вышиной от 50 до 75 стм. Листья яйцеланцетные, цветы собраны в виде короткой кисти, которая мало-помалу удлиняется, лепестки довольно крупные, образуют венчик, имеющий от 8 до 10 мм в поперечнике, издает приятный аромат, особенно вечером, окраска, пурпуровая или почти лиловая. Дикая или одичалая во всей Европе и у нас, начиная со средней России. В садах разводят много разностей, особенно с махровыми цветами, некоторые с белыми цветами. Культура очень проста: растение довольствуется всякой питательной садовой землей и выдерживает хорошо наш климат, особенно немахровые сорта. Разводить можно семенами, ожидая цветения на следующий после посева год. В южной России попадается еще H. tristis L. с зеленоватыми цветами; сильно пахучее растение, аромат которого заметен только с вечера и ночью. Русские названия первого из видов: вечерница трава, вечерницы душистые (малор.), второго ночная доба, вечерницы плакучи.


А. Б.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XXI (1897): Нибелунги -- Нэффцер, с. 399