# Информация об авторе

Федор Александрович Бредихин

-- русский ученый, астроном, академик Петербургской АН (1890). В 1890-1895 гг -- директор Пулковской обсерватории. Несмотря на сугубо ученую карьеру и преподавательскую деятельность, отметился переводом трагедии Сильвио Пеллико "Франческа да Римини".