# Информация об авторе

Иоганн-Феофил Буле

(нем. Johann Gottlieb Buhle) -- немецкий философ и библиограф. 10 лет прожил в России (1804--1814), из которых семь лет был ординарным профессором Московского университета. Потом три года был библиотекарем вел. кн. Екатерины Павловны (сестры двух императоров).