# Информация об авторе

Эдуард-Джордж Бульвер-Литтон

( англ. Bulwer-Lytton, Edward George) -- известный английский писатель. Видный деятель либеральной, затем консервативной партии. В 1858 -- министр колоний, с 1866 -- член палаты лордов.