# Описание Пожара Архангельска ... составил Валериан Чернышев

Петр Михайлович Цейдлер

Описаніе Пожара Архангельска (,) бывшаго 16 Іюля 1847 года, составилъ Валеріанъ Чернышевъ. Санктпетербургъ. Въ тип. Ильи Глазунова и Комп. 1848. Въ 8-ю д. л. 16 стр.

Извѣстно, что 16 іюля прошедшаго года Архангельскъ "пострадалъ отъ сильнаго пожара, истребившаго до 400 обывательскихъ домовъ. Извѣстно также, какъ именно горятъ каменныя и деревянныя строенія, и что бываетъ во время пожара и на слѣдующій день, съ тѣми, чьи домы горятъ или сгорѣли. Если же вамъ вздумается почерпнуть изъ "Описанія Пожара Архангельска" (какъ-будто самый пожаръ названъ Архангельскомъ) другія какія свѣдѣнія, то узнаете: что домы мѣщанской вдовы Ряпицыной, вдовы Пономаревой, съ угловыми наслѣдниковъ Щелгачева и мѣщанина Плотникова -- сгорѣли, а домы Спиркина, Куйкина и Варзугина -- не сгорѣли; что картину архангельскаго пожара "воображеніе могло сравнивать съ погибелью Помпеи, съ тою только разницею, что громъ разъяреннаго Везувія, разливавшаго тлетворную лаву свою, замѣнялся здѣсь трескомъ падающихъ строеній, ознаменовывавшихъ разрушеніе свое въ воздушномъ пространствѣ клубами искръ, чорнаго дыма и столпами пламени, взвивавшагося спирально въ нѣкоторыхъ мѣстахъ"; узнаете также, что во время пожара "какіе то ужасные звуки, для которыхъ нельзя найти словъ ни на какомъ языкѣ, раздавались въ воздухѣ"; наконецъ узнаете, что "зарево пожара, отражавшееся въ зеркалѣ водъ величественной Двины и на оружіи карауловъ, и барабанный бой тревоги, представили его (?) глазамъ наблюдателя какъ раззореннымъ нашествіемъ непріятеля, расположившагося на бивакѣ"...


"Отечественныя Записки", No 7, 1848