# Лима, Юрий Степанович

Николай Дмитриевич Чечулин

Лима, Юрий Степанович, вице-адмирал, ум. 18 июля 1702 г. Родом генуезец; служил в России при царе Феодоре Алексеевиче, в Киеве, подполковником у генерала Гордона. В 1696 г., во время второй осады Азова, Лима, имея уже чин полковника, именовался вице-адмиралом, что обозначало, что он был первым во флоте лицом после адмирала. Лима распоряжался галерами в устье Дона, отразил все попытки турок прорваться с моря на помощь крепости и тем способствовал ее взятию. При торжественном вступлении в Москву Лима шел непосредственно за Лефортом. По смерти Лефорта Лима получил в командование его полк и в битве под Нарвою, в числе немногих, успел сохранить свой полк в полном порядке. В следующем году он отличился в победе над шведами при Гуммельсгофе и был убит во главе своего полка.

"Справочный энциклопедический словарь" Крайя, VII. -- "Северная Пчела", 1833 г., No 257.


Н. Чечулин.


Текст издания: Русский биографический словарь А. А. Половцова, том 10 (1914): Лабзина -- Ляшенко, с. 433.