# Литке, Иоганн Филипп

Николай Дмитриевич Чечулин

Литке (Litke), Иоганн Филипп -- магистр богословия; ум. в 1771 или 1772 г. В 1735 г. был приглашен в Петербург, по контракту на 6 лет, конректором академической гимназии, но уже в следующем году мы его видим ректором Peter-Schule в Петербурге; в 1737 г. Литке перешел помощником пастора в церковь св. Анны; вследствие раздоров между прихожанами он был устранен от этой должности юстиц-коллегиею лифляндских дел, уехал в 1738 г. в Швецию, затем через Польшу явился в Москву и в 1744 г. единогласно был избран пастором в новой немецкой общине. Известно, что он держал школу, в которой, между прочим, учился немецкому языку Г. А. Потемкин. Умер Литке от чумы, в Калуге, куда выехал с семейством.

"Материалы для Истории Акад. Наук", тт. II, III. -- В. П. Безобразов, "Граф Ф. П. Литке", стр. 6--11.


Н. Чечулин.


Текст издания: Русский биографический словарь А. А. Половцова, том 10 (1914): Лабзина -- Ляшенко, с. 466.