# Информация об авторе

Федор Владимирович Черниговец

Черниговец - псевдоним поэта и переводчика Федора Владимировича Вишневского. По профессии - военный, генерал-майор. Основной свод стихотворений был издан в 1892 г. На рубеже XIX-ХХ веков были популярны его переводы сочинений Артура Шопенгауэра.