# Информация об авторе

Оттокар Чернин

(нем. Ottokar Theobald Otto Maria Graf Czernin von und zu Chudenitz) -- австро-венгерский дипломат и государственный деятель, граф, министр иностранных дел Австро-Венгерской империи в 1916-1918 гг.