# Информация об авторе

Всеволод Евграфович Чешихин

-- музыковед, историк музыки, прозаик и поэт. Автор книг: "История русской оперы с 1674 по 1903 гг.", Жуковский как переводчик Шиллера (Критический этюд) и других.