# Информация об авторе

Мари Д-Агу

Мари́ Катри́н Софи́ де Флавиньи́, в замужестве графиня д'Агу́ (фр. Marie Catherine Sophie de Flavigny, comtesse d'Agoult) -- французская писательница, публиковавшаяся под псевдонимом Даниэль Стерн (Daniel Stern). В 1835-1839 годах - гражданская жена Ференца Листа, мать его трёх детей. Теща композитора Рихарда Вагнера.