# Информация об авторе

Эдуард Дауден

(англ. Edward Dowden) -- английский писатель и литературный критик. Часто его называют ирландским писателем. Но он такой же ирландский, как такие столпы английской литературы, как Джонатан Свифт, Оливер Голдсмит, Оскар Уайльд и другие.