# Информация об авторе

Рихард Демель

(нем. Richard Dehmel) -- немецкий поэт и писатель. Некоторое время Демель увлекался идеями социализма. С началом Первой Мировой войны перешел на крайние националистические позиции, пошел добровольцем на фронт, был ранен и умер в 1920 г. от последствий этого ранения.