# Информация об авторе

Яков Иванович Де-Санглен

-- русский писатель, государственный деятель. В 1812-1816 годах - глава тайной военной полиции (по факту - русской контрразведки). После отставки в 1816 г. жил и умер в Москве, занимаясь литературным творчеством.