# Рашет, Владимир Карлович

Прокопий Александрович Дилакторский

Рашет, Владимир Карлович, горный инженер, умер 25-го сентября 1880 года. По окончании курса в Горном Корпусе уехал для изучения горного дела в Швецию, где и пробыл два года, а затем поступил управителем Нижнетуринского завода на Урале, откуда перешел помощником управляющего Александровской мануфактуры и потом управителем бывшего завода герц. Лейхтенбергского. Здесь при Рашете были построены первые в России паровозы. После Крымской войны он был назначен управляющим Нижнетагильским Горным Округом Демидова-Сан-Донато. Здесь им изобретены новой системы доменные печи, носящие его имя, чем Р. обратил на себя внимание европейских металлургов. В 1861 году Р. был назначен директором Департамента Горных и Соляных дел, преобразованного вскоре в Горный Департамент. При нем были улучшены наши казенные заводы, снабжены надлежащими машинами, усовершенствована техника заводов и проч.; при нем же был устроен в Пермской губернии сталелитейный завод, впервые введено чугуноплавильное производство на юге России и изданы новые уставы о золотопромышленности и нефтяном промысле.

В 1876 году, когда Горное Ведомство перешло в Министерство Государственных Имуществ, Рашет оставил свою должность и был назначен членом Горного Совета и Горного Ученого Комитета. Последние годы он проводил, из-за расстроенного здоровья, большею частию за границей и умер в Безансоне 25-го сентября 1880 года.

"Новое Время" 1880 г., No 1651; "Всеобщий Календарь" на 1882 год; о его печах: "Горный Журнал" 1871 г., ч. II, No 6.


П. Д--ский.


Источник текста: Русский биографический словарь А. А. Половцова, том 15 (1910): Притвиц -- Рейс, с. 520--521.