# Рейхель, Казимир Яковлевич

Прокопий Александрович Дилакторский

Рейхель, Казимир Яковлевич, инженер, генерал-майор, родился в 1797 г., окончил курс в Институте Корпуса Путей Сообщения с чином прапорщика в 1816 г., 21 августа 1818 г. командирован был в 1-е Отделение IV Округа Путей Сообщения, 20 мая 1819 г. назначен в резерв Корпуса инженеров Путей Сообщения и прикомандирован к подполковнику Третеру для построения казарм в мызе Пелле, 3 марта 1821 г. назначен был к сооружению мостов и труб на Московском шоссе и 18 октября 1823 г. определен управляющим дирекцией построения мостов и труб по Московскому шоссе. За постройку моста через Волхов в Новгороде Рейхель Всемилостивейше награжден был, 18 апреля 1831 г., 3000 рублей. В 1838 г. Рейхель назначен был помощником управляющего 1-м Округом Путей Сообщения, а затем вышел в отставку с чином генерал-майора; умер 26 ноября 1871 г.

Послужной список за 1887 год; Дело Канцел. Капитула Орденов, 2-го отд. 4-го стола 1871 г., No 2814.


П. Д--ский.


Источник текста: Русский биографический словарь А. А. Половцова, том 16 (1913): Рейтерн -- Рольцберг, с. 31.