# Информация об авторе

Карл Фон Дитмар

(нем. Woldemar Friedrich Carl von Ditmar)-- русский геолог, исследователь Камчатки ( в 1851-1855 гг. - чиновник для особых поручений по горному делу при губернаторе Камчатки).