# Информация об авторе

Бенджамин Дизраэли

(с 1876 года граф Биконсфилд; англ. Benjamin Disraeli, 1st Earl of Beaconsfield) -- английский государственный и политический деятель (тори), писатель. Первый из трех английских премьер-министров-долгожителей (два других: Уинстон Черчилль и Маргарет Тэтчер).