# Информация об авторе

Артур Конан Дойль

(англ. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle) -- знаменитый английский писатель (ирландского происхождения), которого и представлять не надо. По профессии -- врач.


Настоящий раздел -- это попытка собрать "свободного" Конан Дойля, прежде всего от претензий переводчиков и их наследников.