# Информация об авторе

Борис Осипович Эфруси

(при рождении Бенцион Иоселевич Ефруси) -- русский экономист и журналист, сотрудник журналов "Русское богатство" и "Мир Божий". Умер от горловой чахотки в возрасте 32-х лет.