# Информация об авторе

Борис Михайлович Энгельгардт

-- русский и советский литературовед, переводчик. Сын Михаила Энгельгардта. В 1909-11 годах учился на философских факультетах Гейдельбергского и Фрейбургского университетов. В 1916 окончил историко-филологический факультет С.-Петербургского университета.


Умер от голода в блокадном Ленинграде в феврале 1942 года.