# Информация об авторе

Генрих Фон Фельдеке

(нем. Heinrich von Veldeke) -- средневековый поэт родом из современной Бельгии, писавший на нижнефранконском наречии. Служилый рыцарь графа Лоонского, побывавший при дворах разных немецких сеньоров и в то же время имевший связи с богатым торговым г. Маастрихтом и его клириками.