# Мозенталь, Соломон

Федор Федорович Фидлер

Мозенталь (Соломон фон Mosenthal) -- нем. драматург, еврейского происхождения (1821--1677). Блестящий успех имела его тенденциозная (шедшая и на русской сцене) драма "Deborah", ловко скомпанованная, написанная поэтическим языком, но лишенная серьезного художественного значения. Ими же внешними достоинствами отличаются другие его драмы: "Der Somienwendhof", "Der Schulz vou Altenbüren", "Die deutschen Komödianten", "Cäcilia v. Albano", "Bürger und Molly" ("Ein deutsches Dichterleben"), "Pietra", "Isabella Orsini" и комедия "Die Sirene". Его "Gesammelte Werke" появились в Штуттгарте (1878).


Ф. Ф.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. XIXa (1896): Михаила орден -- Московский Телеграф, с. 605