# Информация об авторе

П П Филео

-- русский писатель конца XIX века. Обнаружить какие-либо сведения о нем не удалось. Единственное издание: роман "Падение Византии", 1892 г. Хотя сбрасывать вариант использования этой фамилии как псевдонима тоже не стоит.