# Информация об авторе

Мэй-Агнес Флеминг

(англ. May Agnes Fleming, урожденная Мэй-Агнес Эрли -- May Agnes Earlie) -- канадско-американская писательница. Умерла в возрасте 39-ти лет от болезни почек.