# Информация об авторе

Анатоль Франс

(фр. Anatole France; настоящее имя - Франсуа́ Анато́ль Тибо́, François-Anatole Thibault) -- французский писатель и литературный критик. Член Французской академии (1896). Лауреат Нобелевской премии по литературе (1921).