# Густав Фрейтаг: биографическая справка

Густав Фрейтаг

Фрейтаг (Freytag), Густав (13.VII.1816, Крёйцбург, Силезия, -- 30.V.1895, Висбаден) -- нем. писатель. Сын врача. В 1835--38 изучал германистику в Бреславльском (у А. Г. Гофмана фон Фаллерслебена) и Берлинском ун-тах. Симпатии Ф. к "Молодой Германии" постепенно сменились сочувствием национал-либеральным идеям предимпериалистич. поры. С 1848 работает в периодич. печати, коррупцию и беспринципность к-рой разоблачил в комедии "Журналисты" ("Die Journalisten", 1854, рус. пер. 1896). В нравоописат. и историч. романе "Приход и расход" ("Soll und Haben", 1855, рус. пер. 1858) Ф. ратует за развитие с. х-ва Германии по капиталистическому пути и упрочение отечественной коммерции. Филистерская мораль и националистическая тенденциозность романа вызвали недоброжелат. отзыв Л. Н. Толстого (сб. "Лев Толстой об искусстве и литературе", т. 2, М., 1958, с. 192). Культурно-историч. занятия Ф. ("Картины из немецкого прошлого" -- "Bilder aus der deutschen Vergangenheit", Tl l--2, 1859) дали материал для серии, состоящей из 6 исторических романов, -- "Предки" ("Die Ahnen", 1872--1780), где осмысливается прошлое Германии за период от 337 до 1870, проводится мистич. мысль о некоей воинств. наследственности представителей одного нем. рода. В кн. Ф. "Воспоминания моей жизни" ("Erinnerungen aus meinem Leben", 1887) известный лит. интерес представляют характеристики Г. Лаубе, К. Гуцкова, К. Хольтея.

Соч.: Gesammelte Werke, 2 Aufl., Bd 1--22, Lpz., 1896--1898; в рус. пер. -- Картины средневековой жизни, М., 1868; Инго и Инграбан, СПБ, 1874; Из жизни маленького города, М., 1882; Картины из прошлого Германии, СПБ, 1913.

Лит.: Меринг Ф., Лит.-критич. статьи, М. -- Л., 1934; Spiero H., Geschichte des deutschen Romans, B., 1950, S. 196--205; F. K., Ein "poetischer Realist". Zum 150. Geburtstag, "Der Morgen", 1966, No 164.


И. И. Девицкий.


Источник текста: Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. -- М.: Сов. энцикл., 1962--1978. Т. 8: Флобер -- Яшпал. -- 1975. -- Стб. 144.

Оригинал здесь: http://feb-web.ru/feb/kle/kle-abc/ke8/ke8-1441.htm