# Информация об авторе

Пер Гальстрем

(швед. Per August Leonard Hallström) -- шведский писатель, переводчик и инженер-строитель; член Шведской академии с 1908 г., секретарь академии в 1931-1941 гг, председатель Нобелевского комитета в 1922-1946 гг.