# Гольгер-Датский

Петр Готфридович Ганзен

Гольгер-Датский (Holger-Danske) -- сказочный национальный герой Дании, который спит в подземелье под крепостью Кронборг (по другому преданию -- в горе около Mögeltönder); когда для Дании наступит час великой бедственной войны, он воспрянет от сна и, став во главе дружины из двенадцатилетних мальчиков и шестидесятилетних старцев, избавит страну от врагов. Основанием этой легенды послужило французское сказание об Ольгере Датском, одном из рыцарей Карла Великого.


П. Г--н.


Источник текста: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. IX (1893): Гоа -- Гравер, с. 132.