# Гранде-дель-Норте

Екатерина Ивановна Гарднер

Гранде-дель-Норте (Rio Grande del Norte или Rio Bravo del Norte) -- река в Североамер. Соед. Штатах, берет начало в юго-западной части штата Колорадо, в горах Сан-Хуана (7000 фт. в.) неподалеку от высокого хребта Рио-Гранде Пирамид (13700 фт.), под 37°402 с. ш. и 107°302 з. д. Г. течет среди базальтовых скал, образуя на пути водопады и стремнины, до Альбукерке; далее разливается по плодородной и обширной долине Сан-Луис Парк и входит в Новую Мексику между Сиеррой-Мадре и главным хребтом Скалистых гор; течет вдоль мексиканской границы и, направляясь на ЮВ, отделяет Техас от Мексики и впадает в Мексиканский зал. Длина ее течения 2880 км; нижнее течение ее затрудняется песчаными отмелями и многочисленными лесистыми островами. Г. подвержена периодическим разливам, и воду ее стараются тогда собирать в водохранилища для орошения, так как она течет б. ч. среди сухих стран, где земледелие возможно только при искусственном орошении почвы. В недавнее время американские инженеры по поручению правительства составили проект обширного водохранилища на р. Г. близ мексиканской границы, из которого будут проводимы оросительные каналы по обоим берегам реки. Единственный значительный приток Г. Рио-Пекос.


Е. Г.


Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. IXa (1893): Гравилат -- Давенант, с. 554