# Информация об авторе

Фон Ауэ Гартман

(нем. Hartman von Owe, Ouwe, современное написание Hartmann von Aue, ок. (1170) - 1210) -- знаменитый немецкий поэт конца XII века, выдающийся и знаменитый миннезингер эпохи расцвета "придворной поэзии".